PonyJet

Harridan

MLPFictions.com

Envol

      Je m'appelle Dr.Whooves, j'ai décidé de commencer ce journal hum, qui ne sera peut-être pas intime finalement, pour faire part des recherches que j'ai accumulé ces 3 derniers mois. En effet, grâce à moi, encore une fois, la vraie science d'Equestria, et je ne veux pas parler de cette magie incompréhensible non, je veux parler de la science comme nous, terrestres, l’avons toujours connus, la vraie science va faire un bond en avant. Grâce à mes multiples recherches faites par moi-même , j'ai inventé de mes propres sabots, une machine qui, grâce à la force de propulsion de ces réacteurs turbos, fera voler les poneys terrestres.

      Fini les sorts de magie, les ailes, place à la science, la vraie. Et pour se faire connaître du grand public de par cette invention, je compte m'inscrire au Grand Congrès des Génies Géniaux de Canterlot qui se déroulera dans 2 semaines maintenant, si le temps ne me joue pas de tours. Pour le moment, je n'ai qu'à faire les tests, mais mon génie intellectuel me dit qu'il n'y aura aucun soucis apparents.

      "Alors euh... je n'ai qu'à mettre ceci euh...là, faire passer la ceinture au-dessus, penser à allumer la sécurité incendie mais bon, pourquoi j'ai inventé une option pareille, il n'y aura pas de soucis. Tout est prêt, phase 1, abaissement des réacteurs"

      C'est fou à quel point ça peut être lent, mais ça me laisse le temps suffisant pour être excité à l'idée de commencer une révolution, j'imagine déjà la tête du jury quand ils verront un poney terrestre dans le ciel, au-dessus de leurs têtes de moineaux hé hé hé.

      "Phase 2, Allumage des combustibles et du carburant"

      Je sens déjà la chaleur de la mécanique sur mon dos, et est-ce que ça m'effraie ? Absolument pas.

      "Phase 3,... Plein gaz" *BROOM*

      La poussée de vitesse est incroyable, je suis passé de 0 à 100 en 2 secondes au moins, et voilà que maintenant, je voltige, au-dessus de Ponyville, au-dessus d'Equestria, au-dessus de ma terre natale. Le seul point négatif du dispositif, c'est le bruit, heureusement que j'ai pensé à la sécurité avant tout, lunettes pour me protéger du vent, et casque pour me protéger de la machine. Volant de toits en toits, les autres poneys terrestres ne sont plus que des vulgaires parasprites, et les pégases eux, ne sont qu'à quelques mètres de moi, et nous sommes pourtant dans les airs ! Et même si l'un d'eux vient de se prendre un nuage noir en pleine figure (parce qu'il était trop occupé à me regarder), j'ai bien l'impression qu'ils aiment finalement bien ma création, et puis, ça leur donne une concurrence originale.

      Cela fait maintenant deux bonnes heures que je reste en altitude, et je n'éprouve plus aucune frayeur, au contraire, je sais maintenant que ma machine fonctionne, mais d'abord il y a quelque chose que je dois voir, que je dois tester, ses limites. Et quoi de mieux qu'une forte baisse de pression pour défier l'engin ? Il est temps de grimper plus haut.

      J'entame mon ascension avec une vitesse que je ne maîtrise pas vraiment, c'est vrai, il me faut encore quelques secondes pour tenir la bête.

      "Pression à 889 millibars"

      J'avais complètement oublié ce dispositif-là, je remercie moi-même d'y avoir penser, voyons donc jusqu'où ce bidule peut aller.

      "Pression à 504 millibars"

      C'est pas bon ça, je commence déjà à avoir froid, mais je dois tenir, pour la science. Et pour mon avenir personnel au passage.

      "Pression à 326 millibars"

      Et voilà, je suis frigorifié, les réacteurs sont toujours en marche, mais ils commencent à faiblir je le sens, quant aux poneys en bas, ce n'est même plus eux les parasprites, la ville elle-même est devenue un parasprite ! J'entends aussi des cris, mais de quoi ? De qui ? De pégases je crois, certains sont en train de monter eux aussi, pour me rejoindre ? Non, ils n'oseront pas, leurs ailes ne sont pas faites pour des hauteurs comme ça, mais une machine, venant de mon génie e e intellectuel, peut enclencher une exception.

      "Pression à 217 millibars

      -Sortie de la troposphère et entrée dans la Stratosphère dans approximativement 19 secondes"

      Et j'ai même inventé cette option ? Qu'est-ce que je peux être idiot parfois, finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée cette histoire de limites mais bon... au moins je saurais jusqu'où ça peut aller.

      "Pression à 202 millibars

      -Entrée dans la Stratosphère dans 4 secondes.

      -3.

      -2.

      -1.

      -...entrée dans la Stratosphère réussie."

      ...J'ai entendu parlé d'un phénomène étrange... paisible... calme... qu'on appelle "Le Silence Absolu", c'est bien la première fois que j'en fait les frais, littéralement. C'est fou comme les étoiles sont belles, malgré mes nuits blanches je ne les avais pas vues, quel spectacle magnifique. Malheureusement, le plaisir est de courte durée, si je ne réagis pas vite, le sang de mon corps va se glacer et je serais complètement paralysé comme une statue de glace. Il me restait assez de chaleur dans le moteur pour me faire revenir dans la troposphère, et atterrir au passage. Pendant ma descente, je regarde encore une fois ce monde, en entier, ce monde terrestre qui m'accueille à bras ouvert comme une jument attendant son poulain. Maman, ton poulain va changer ce monde.

      Il m'a fallu 2 jours de repos complet pour me remettre de cette terrible migraine (le changement de température brutal est un facteur fatal pour une bonne migraine) mais maintenant que je n'ai plus grand chose à faire, je vais pouvoir profiter de ce bon temps à moi et peut-être même prendre mes premiers jours de congés. Et puis, le congrès est dans 12 jours, qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver ?

      "AH DOCTEUR On m'a dit qu'on vous avait vu voler dans le ciel avec une machine ! C'est vrai ?! Vite apprenez-moi !

      -Hum...Derpy ?... Mais tu es...urgh..."

      Mes jours de congés attendront...